SPS Aug. 2009 - run002_cluster - Correlations So 04 Jul 2010 05:40:48 CEST

p side signal [e]

0 100002000030000400005000060000700008000090000 n side signal [e]

0

Correlation (default) - Signal sigcorr0

Entries 0 Mean x 0 Mean y 0 RMS x 0 RMS y 0

Slope = 1.00

Intc = 0.00

Correlation (default) - Signal

p side time [ns]

0 20 40 60 80 100 120 140 n side time [ns]

0 20 40 60 80 100 120 140 Correlation (default) - Peak Time pticorr0

Entries 0 Mean x 0 Mean y 0 RMS x 0 RMS y 0

Slope = 1.00

Intc = 0.00

Correlation (default) - Peak Time

p side width []

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 n side width []

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Correlation (default) - Cluster Width clwcorr0

Entries 0 Mean x 0 Mean y 0 RMS x 0 RMS y 0

Slope = 1.00

Intc = 0.00

Correlation (default) - Cluster Width

signal [e]

-15000 -10000 -5000 0 5000 10000 15000

entries []

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 Signal Correlation Residuals hrsig0 Entries 0 Mean 0 RMS 0 / ndf

2χ 0 / -3 Constant 1.4± 1 Mean 1.4± 0 Sigma 1.4± 1

Signal Correlation Residuals

time [ns]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

entries []

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 Peak Time Correlation Residuals hrpti0 Entries 0 Mean 0 RMS 0 / ndf

2χ 0 / -3 Constant 1.4± 1 Mean 1.4± 0 Sigma 1.4± 1

Peak Time Correlation Residuals

width []

-4 -2 0 2 4

entries []

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 Cluster width Correlation Residuals hrclw0 Entries 0 Mean 0 RMS 0 / ndf

2χ 0 / -3 Constant 1.4± 1 Mean 1.4± 0 Sigma 1.4± 1

Cluster width Correlation Residuals

p side signal [e]

0 100002000030000400005000060000700008000090000 n side signal [e]

0

Correlation (Orgami 6") - Signal sigcorr1_{Entries 10000}

Mean x 3.453e+04

Mean y 3.433e+04 RMS x 1.515e+04 RMS y 1.406e+04

Slope = 0.95

Intc = 0.00

Correlation (Orgami 6") - Signal

p side time [ns]

0 20 40 60 80 100 120 140 n side time [ns]

0 20 40 60 80 100 120 140 Correlation (Orgami 6") - Peak Time pticorr1

Entries 10000 Mean x 82.03 Mean y 64.41 RMS x 11.68 RMS y 9.29

Slope = 1.00

Intc = -17.63

Correlation (Orgami 6") - Peak Time

p side width []

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 n side width []

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Correlation (Orgami 6") - Cluster Width clwcorr1

Entries 10000 Mean x 1.834 Mean y 2.048 RMS x 0.9517 RMS y 0.7639

Slope = 1.00

Intc = 0.21

Correlation (Orgami 6") - Cluster Width

signal [e]

-15000 -10000 -5000 0 5000 10000 15000

entries []

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 Signal Correlation Residuals hrsig1

Entries 10000 Mean 795.8 RMS 6208 / ndf

2χ 110 / 98

Constant 2.3±

169.4 Mean 75.1±

943.9 Sigma 68.9± 6651

RMS = 6651

Signal Correlation Residuals

time [ns]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

entries []

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 Peak Time Correlation Residuals hrpti1

Entries 10000 Mean 0.06042 RMS 7.361 / ndf

2χ 141.3 / 98

Constant 2.7±

208.1 Mean 0.0796 ± 0.1086 Sigma 0.065 ± 7.467

RMS = 7.47

Peak Time Correlation Residuals

width []

-4 -2 0 2 4

entries []

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Cluster width Correlation Residuals hrclw1

Entries 10000 Mean 2.427e-07 RMS 0.9031 / ndf

2χ 184 / 8

Constant 58.2±

4564 Mean 0.0092 ± 0.2266 Sigma 0.007 ± 0.858

RMS = 0.86

Cluster width Correlation Residuals